Title: Prueba
Course: CURSO PRUEBA PRIMARIA > Section: Unidad 3

1. INTRODUCCIÓN.
  1. MARCO NORMATIVO.

Actualmente el marco general en el que se engloba la calidad de los edificios y las garantías de los usuarios es la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). La LOE regula en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación.

El Código Técnico de la Edificación (CTE) da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la LOE, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente. Se trata de un instrumento normativo que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones.

La Certificación Energética de los Edificios (CEE) es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, en lo referente a la certificación energética, esta Directiva y la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, tanto de nueva construcción, como existentes.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.

  1. HISTORIA.

Desde 1957, la preparación de la normativa técnica de la edificación -normas MV- fue responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, tarea que antes desarrollaba la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación, creada en 1937.

Mediante el Real Decreto 1650 publicado el 10 de junio del año 1977 el Gobierno aprobó un marco unificado para la normativa de la edificación compuesto por:

- Normas Básicas de la Edificación (NBE), de obligado cumplimiento, dando rango de NBE a las entonces vigentes normas básicas MV. Especialmente relevantes fueron la NBE CT -79. “Condiciones Térmicas de los Edificios” y la NBE CPI-96 “Condiciones de Protección Frente a Incendios”. En ésta última se establecen las condiciones que deben cumplir los materiales constructivos en cuanto a su resistencia al fuego así como los recorridos de evacuación previstos en el proyecto. En la norma CT-79 se fijaban las exigencias en cuanto al aislamiento y la resistencia térmica de los materiales que forman el cerramiento exterior de un edificio, con el fin de reducir su consumo energético.
- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), sin carácter obligatorio, aprobadas en esa misma década, que servían como el desarrollo operativo de las NBE

  1. LOE (Ley de Ordenación de la Edificación).

Esta Ley, Ley 38/1999, de 5 de noviembre, es el pilar fundamental para el proceso de la edificación, ya que actualiza y completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las garantías de protección a los usuarios.

Según la LOE "tendrán la consideración de edificación..., y requerirán un proyecto... las obras de edificación de nueva construcción, ...las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación..., las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico..." y considera "comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio".

video de internet